<p><span style="font-size:9px">Mise &agrave; disposition du personnel pour le d&eacute;montage de la fa&ccedil;ade arri&egrave;re du deuxi&egrave;me b&acirc;timent.<br />

<br />

Adresse du chantier :&nbsp;R&eacute;sidence Wimbledon 75-75 bis-77 bis, Rue de Gisors 95300 PONTOISE</span></p>