<p><span style="font-size:9px">Mise &agrave; disposition du personnel pour le montage des deux platelages de stockage.<br />

<br />

Adresse du chantier :&nbsp;R&eacute;sidence Wimbledon 75-75 bis-77 bis, Rue de Gisors 95300 PONTOISE</span></p>