<p><span style="font-size:9px">Mise &agrave; disposition du personnel pour modification d&#39;&eacute;chafaudage.</span></p>



<p><span style="font-size:9px">Adresse chantier :&nbsp;129 avenue Rouget de l&#39;Isle 94400 VITRY SUR SEINE</span></p>

