<p><span style="font-size:9px">Mise &agrave; disposition du personnel pour le d&eacute;montage des balcons, ainsi que pour la manutention et le bon rangement du mat&eacute;riel.</span></p>



<p><span style="font-size:9px">Adresse du chantier :&nbsp;R&eacute;sidence PARC DU CHATEAU DE COURCELLE 160 av du G&eacute;n&eacute;ral Leclerc 91190 GIF SUR YVETTE</span></p>

